Vorschlag zum Ablauf der Vor-Ort-Begehung

4. Dez. 2000, Montag

Ort: Hauptgebäude, Demonstrationsraum des Rechenzentrums (Raum 1064a), Unter den Linden 6, 10099 Berlin Zeit: 18:00 - 19:30 Uhr Themen: Vorstellung des Instituts, Besprechung des Ablaufs der Vor-Ort-Begehung

Abendessen im ”Rimon“

5. Dez. 2000, Dienstag

Ort: Adlershof, Rudower Chaussee 25, 12489 Berlin

10:00 - 11:00 Offizielle Begrüßung durch die Universitäts- und Institutsleitung und anschließende Gesprächsrunde mit der Kommission ”Lehre und Studium“ 11:00 - 11:15 Pause 11:15 - 12:00 Gesprächsrunde mit dem Prüfungsausschuß und mit der Studienberatung 12:00 - 12:15 Pause 12:15 - 13:00 Gesprächsrunde mit der Haushaltskommission und mit der Bibliothekskommission

Mittagessen

14:00 - 14:45 Gesprächsrunde mit Lehrenden des wiss. Mittelbaus 14:45 - 15:00 Pause 15:00 - 15:45 Gesprächsrunde mit Studierenden 15:45 - 16:00 Pause 16:00 - 17:00 Gesprächsrunde mit Professoren

6. Dez. 2000, Mittwoch

Ort: Adlershof Teit: 10:00 - 13:00 Uhr (mit Pausen) Themen: Einzelgespräche über die Qualität der Lehre, über das fachliche Angebot, Besuch von Lehrveranstaltungen (falls gewünscht)

Mittagessen Zeit: 14:00 - 16:00 Uhr (mit Pausen) Themen: internes Gespräch der Gutachter (Resümee der Begehung und Formulierung der ersten Eindrücke und Empfehlungen )

fachöffentliches Abschlußgespräch (Präsentation des mündlichen Gutachtens)